Дурс Грюнбайн
Порив

Превод от немски: Венцеслав Константинов, —

chitanka.info

Този слаб и кратък повей на ветреца, мигновено

завихряне на въздуха, когато едно

подплашено врабче току

пред мене излетя, и вече

го изгубих от очите си, а пък едно

най-лекичко листо разкъсано по-

следва неговия устрем.

1988

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.